Затварят кръстовище в центъра на София за пренареждане на паветата

От днес се затваря кръстовището на улиците „Гурко“ и „6-ти септември“ за пренареждане на гранитния паваж и изграждане на две дъждоприемни шахти, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Кръстовището ще остане затворено до 29 юли.

Обектът бе изпълнен по проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“, и е на етап отстраняване на забележки преди въвеждане в експлоатация.

На 7 август 2022 година започна полагане на нова настилка на пътните платна на ул. „Шишман“ и ул. „6-ти септември“. Година по-рано на кръстовището беше изградена нова подземната инфраструктура в пътните платна – водопроводи, канализация и топлопровод.

Над 1000 фирми са обявили фалит през 2023 година

Материалът Затварят кръстовище в центъра на София за пренареждане на паветата е публикуван за пръв път на Искра.бг.