Пълна зала „Филхармония“ в Разград извика на бис пианиста Фидоси Керчев

Едно от първите масови културни събития в Разград предизвика огромен интерес след отмяната на COVID мерките. Обновената зала „Филхармония“ едва е събрала желаещите снощи да чуят младия пианист от Разград Фидоси Керчев. В публиката бяха и кметът на града Денчо Бояджиев, председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев, заместник-кметът Добрин Добрев, секретарят на местната администрация Нели Добрева.

Фидоси Керчев бе солист на Филхармония „Проф. Димитър Ненов“-Разград и Симфониета Шумен, диригент на Симфоничния концерт бе Денис Де Либерали от Италия, а концертмайстор – Гергана Петрова. Увертюра „Егмонт“ на Бетовен и Концерт за пиано и оркестър №2 на Брамс включваше програмата на концерта. След бурните аплодисменти Керчев излезе на бис.

1 от 18

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

Концерт. Снимка: Община Разград

23-годишният пианист е роден в Разград, завършил е Музикалното училище „Любомир Пипков“ в София, продължава образованието си в Музикалната консерватория CRR, в момента се обучава в магистърска степен на Кралската консерватория в Брюксел в класа по пиано на проф. Йохан Шмидт. Керчев е лауреат на множество престижни национални и международни конкурси в различни държави, бил е солист на множество оркестри у нас и по света, изнасял е и клавирни рецитали в различни държави.

Симфоничният концерт снощи беше и първото събитие в обновената зала „Филхармония“. Част от дейностите от ремонта бяха финансирани от д-р Марин Керчев, а друга част – от Община Разград.

Материалът Пълна зала „Филхармония“ в Разград извика на бис пианиста Фидоси Керчев е публикуван за пръв път на Искра.бг.